#
# ChangeLog for firmware/FSC/doc/FSC.tex
#
# Generated by Trac 1.5.2
# 07/31/25 20:29:19

Wed, 27 Jul 2011 17:57:49 GMT neise [11666]
	* firmware/FSC/doc/FSC.aux (modified)
	* firmware/FSC/doc/FSC.log (modified)
	* firmware/FSC/doc/FSC.tex (modified)
	* firmware/FSC/doc/FSC.toc (modified)
	* firmware/FSC/doc/FSC_registers.ods (modified)




Wed, 11 May 2011 17:34:05 GMT neise [10668]
	* firmware/FSC/doc (added)
	* firmware/FSC/doc/FSC.aux (added)
	* firmware/FSC/doc/FSC.dvi (added)
	* firmware/FSC/doc/FSC.log (added)
	* firmware/FSC/doc/FSC.tex (added)
	* firmware/FSC/doc/FSC.tex.backup (added)
	* firmware/FSC/doc/FSC.toc (added)
	* firmware/FSC/doc/FSC_Befehle.doc (added)
	* firmware/FSC/doc/FSC_docu.pdf (added)
	* firmware/FSC/doc/FSC_for_me.tex (added)
	* firmware/FSC/doc/FSC_stand_07.03.11.pdf (added)
	* firmware/FSC/test_projects (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/Makefile (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/FSC_test.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/ad7719_adc.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/application.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/atmega_adc.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/interpol.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/muxer_fsc.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/num_conversion.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/output.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/parser.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/spi_master.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/usart.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/dep/w5100_spi_interface.o.d (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/test_ethernet.eep (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/test_ethernet.elf (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/test_ethernet.hex (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/test_ethernet.lss (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/default/test_ethernet.map (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/test_ethernet.aps (added)
	* firmware/FSC/test_projects/test_ethernet/test_ethernet.aws (added)




