#
# ChangeLog for trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex
#
# Generated by Trac 1.5.2
# 07/29/25 04:48:08

Sat, 05 Mar 2005 18:39:20 GMT gaug [6755]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-DF66.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-SW88.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-SW88vsDF66.eps (modified)

	*** empty log message ***


Fri, 04 Mar 2005 14:52:40 GMT gaug [6748]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Algorithms.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Conclusions.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Criteria.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Introduction.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/MonteCarlo.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Pedestal.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Results.tex (modified)

	*** empty log message ***


Fri, 04 Mar 2005 14:42:51 GMT gaug [6747]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Algorithms.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Criteria.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Introduction.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Pedestal.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Reconstruction.tex (modified)

	*** empty log message ***


Wed, 02 Mar 2005 20:55:54 GMT gaug [6711]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-21vs32.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-28vs29.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-32vs33.eps (modified)

	*** empty log message ***


Wed, 02 Mar 2005 20:42:39 GMT gaug [6709]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-21vs28.eps (modified)

	*** empty log message ***


Wed, 02 Mar 2005 20:40:43 GMT gaug [6708]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-21vs21.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-21vs25.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-21vs27.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-21vs28.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-21vs29.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-21vs31.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-21vs32.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-28vs29.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Ratio-32vs33.eps (added)

	*** empty log message ***


Wed, 23 Feb 2005 16:33:26 GMT hbartko [6666]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Criteria.tex (modified)

	*** empty log message ***


Mon, 21 Feb 2005 18:48:23 GMT gaug [6650]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Sun, 20 Feb 2005 20:22:06 GMT gaug [6643]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/MonteCarlo.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-17-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-18-Run38993.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-18-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-19-Run38993.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-19-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-19-Run39258.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-20-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-21-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-23-Run38993.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-23-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-23-Run39258.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-24-Run38993.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-24-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-24-Run39258.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-25-Run38993.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-25-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-25-Run39258.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-26-Run38993.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-26-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-26-Run39258.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-27-Run38993.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-27-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-27-Run39258.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-28-Run38993.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-28-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-28-Run39258.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-29-Run38993.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-29-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-29-Run39258.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-30-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PedestalSpectrum-30-Run39258.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-0.2LedsBlue-Colour-09.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-0.2LedsGreen-Colour-16.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-0LedsBlue-Colour-10.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-10LedsBlue-Colour-17.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-1LedBlue-Colour-11.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-1LedUV-Colour-04.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-1LedsBlue-Colour-11.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-1LedsGreen-Colour-15.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-23LedsBlue-Colour-00.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-2Led Green-Colour-02.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-2LedGreen-Colour-02.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-2LedsBlue-Colour-08.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-2LedsGreen-Colour-02.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-2LedsUV-Colour-05.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-5LedUV-Colour-12.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-5LedsBlue-Colour-03.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-5LedsBlue-Colour-06.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-5LedsBlue-Colour-07.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-5LedsBlue-Colour-14.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-5LedsUV-Colour-12.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-5LedsUV-Colour-13.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsExtractor-AllLeds-Colour-01.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/SinglePheRatio-23-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/SinglePheRatio-24-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/SinglePheRatio-25-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/SinglePheRatio-26-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/SinglePheRatio-27-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/SinglePheRatio-28-Run38993.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/SinglePheRatio-28-Run38995.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/SinglePheRatio-28-Run39258.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/SinglePheRatio-28.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TimeResFitted-21.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TimeResFitted-25.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TimeResFitted-32.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TimeResFitted-33.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-0.2LedsBlue-Colour-09.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-0.2LedsGreen-Colour-16.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-0LedsBlue-Colour-10.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-10LedsBlue-Colour-17.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-1LedBlue-Colour-11.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-1LedUV-Colour-04.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-1LedsBlue-Colour-11.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-1LedsGreen-Colour-15.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-23LedsBlue-Colour-00.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-2Led Green-Colour-02.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-2LedGreen-Colour-02.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-2LedsBlue-Colour-08.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-2LedsGreen-Colour-02.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-2LedsUV-Colour-05.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-5LedUV-Colour-12.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-5LedsBlue-Colour-03.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-5LedsBlue-Colour-06.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-5LedsBlue-Colour-07.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-5LedsBlue-Colour-14.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-5LedsUV-Colour-12.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-5LedsUV-Colour-13.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-AllLeds-Colour-01.gif (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-all.gif (added)

	*** empty log message ***


Sun, 20 Feb 2005 18:41:58 GMT gaug [6640]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Criteria.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/MAGIC_signal_reco.bbl (modified)

	*** empty log message ***


Sat, 19 Feb 2005 21:19:08 GMT gaug [6635]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/MonteCarlo.tex (modified)

	*** empty log message ***


Sat, 19 Feb 2005 17:15:42 GMT gaug [6631]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Sat, 19 Feb 2005 17:11:59 GMT gaug [6630]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Sat, 19 Feb 2005 16:45:28 GMT gaug [6629]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Sat, 19 Feb 2005 14:18:15 GMT gaug [6623]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/MAGIC_signal_reco.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Results.tex (modified)

	*** empty log message ***


Fri, 18 Feb 2005 11:02:34 GMT gaug [6585]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/MonteCarlo.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Results.tex (modified)

	*** empty log message ***


Thu, 17 Feb 2005 10:00:23 GMT gaug [6562]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Criteria.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Introduction.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/MAGIC_signal_reco.bbl (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/MonteCarlo.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_Bias_DFSpline_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_Bias_FixW_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_DFSpline_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_DFSpline_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_DFSpline_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_DFSpline_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_FixW_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_FixW_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_FixW_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_FixW_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_SlidW_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_SlidW_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_SlidW_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeDivNphevsNphe_SlidW_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_DFSpline_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_DFSpline_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_DFSpline_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_DFSpline_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_FixW_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_FixW_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_FixW_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_FixW_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_SlidW_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_SlidW_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_SlidW_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargeRes_SlidW_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargevsNphe_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargevsNphe_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargevsNphe_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ChargevsNphe_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_DFSpline_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_DFSpline_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_DFSpline_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_DFSpline_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_FixW_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_FixW_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_FixW_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_FixW_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_SlidW_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_SlidW_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_SlidW_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_ConversionvsNphe_SlidW_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_QQ0_DFSpline_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_QQ0_FixW_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_TimeRes_DFSplineMC_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_TimeRes_DFSpline_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_TimeRes_DFSpline_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_TimeRes_DFSpline_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_TimeRes_DFSpline_WithNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_TimeRes_SlidW_NoNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_TimeRes_SlidW_NoNoise_LoGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_TimeRes_SlidW_WithNoise_HiGain.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TDAS_TimeRes_SlidW_WithNoise_LoGain.eps (added)

	*** empty log message ***


Wed, 16 Feb 2005 17:11:21 GMT gaug [6538]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Algorithms.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Results.tex (modified)

	*** empty log message ***


Wed, 16 Feb 2005 16:48:39 GMT gaug [6534]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Wed, 16 Feb 2005 16:40:35 GMT gaug [6533]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-11.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Results.tex (modified)

	*** empty log message ***


Wed, 16 Feb 2005 16:02:52 GMT gaug [6529]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Wed, 16 Feb 2005 15:45:18 GMT gaug [6527]
	* trunk/MagicSoft/Mars/Changelog (modified)
	* trunk/MagicSoft/Mars/mranforest/MRFEnergyEst.cc (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Wed, 16 Feb 2005 14:16:05 GMT gaug [6519]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Wed, 16 Feb 2005 14:04:12 GMT gaug [6517]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/UnsuitVsExtractor-all.eps (modified)

	*** empty log message ***


Tue, 15 Feb 2005 20:14:36 GMT gaug [6510]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-Area-31.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Results.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TimeResVsCharge-Area-31.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TimeResVsSqrtPhe-Area-24.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TimeResVsSqrtPhe-Area-30.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/TimeResVsSqrtPhe-Area-31.eps (added)

	*** empty log message ***


Mon, 14 Feb 2005 10:11:37 GMT gaug [6450]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Mon, 14 Feb 2005 01:06:27 GMT gaug [6446]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-3.eps (modified)

	*** empty log message ***


Sun, 13 Feb 2005 23:43:29 GMT gaug [6441]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Sun, 13 Feb 2005 21:58:11 GMT gaug [6439]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Sun, 13 Feb 2005 21:07:35 GMT gaug [6437]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Algorithms.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Changelog (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Reconstruction.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/pulpo_shape_high_low_TDAS.eps (modified)

	*** empty log message ***


Sun, 13 Feb 2005 13:19:04 GMT gaug [6429]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Sun, 13 Feb 2005 13:18:23 GMT gaug [6428]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-Area-31.eps (added)

	*** empty log message ***


Sun, 13 Feb 2005 13:16:26 GMT gaug [6427]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-Area-30.eps (added)

	*** empty log message ***


Sun, 13 Feb 2005 13:12:58 GMT gaug [6426]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-23.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-24.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-Area-23.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-Area-24.eps (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-Area-25.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-Area-26.eps (added)

	*** empty log message ***


Sun, 13 Feb 2005 11:58:32 GMT gaug [6424]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-15.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-20.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-25.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-30.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-31.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-4.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-9.eps (modified)

	*** empty log message ***


Sat, 12 Feb 2005 20:03:05 GMT gaug [6419]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Changelog (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-14.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-20.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-25.eps (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-30.eps (modified)

	*** empty log message ***


Sat, 12 Feb 2005 19:24:16 GMT gaug [6417]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Pedestal.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/PheVsCharge-3.eps (modified)

	*** empty log message ***


Sat, 12 Feb 2005 19:03:47 GMT gaug [6416]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Sat, 12 Feb 2005 18:54:32 GMT gaug [6415]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Algorithms.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (modified)

	*** empty log message ***


Sat, 12 Feb 2005 17:20:37 GMT gaug [6410]
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Calibration.tex (added)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/Criteria.tex (modified)
	* trunk/MagicSoft/TDAS-Extractor/MonteCarlo.tex (added)

	*** empty log message ***


